archie.uqam.ca

archie.cs.mcgill.ca

archie.rutgers.edu archie.rediris.es

archie.unipi.it

archie.ac.il archie.univie.ac.at archie.th-darmstadt.de archie.funet.fi archie.luth.se

archie.uninett.no

archie.hensa.ac.uk

archie.doc.ic.ac.uk

archie.internic.net archie.unl.edu

archie.ncu.edu.tw archie.sogang.ac.kr archie.kornet.nm.kr

archie.twnic.net

(non-edu North/

(*.es)

(*.il)

(*.it)

(*.at)

(*.nl *.de, *.eu.net)

(*.fi)

(*.se, *.dk)

(*.no)

(*.sg, *.kr) archie.bunyip.com (*.ca, *.edu)

Archie Topology

Secondary level servers

Local data gathering

Leaf Nodes

Secondary interchange

Primary interchange archie.switch.ch (*.ch)

v4.2f - May 5th, 1995

(*.uk, *.ie)

/Central/ /South America)

nctuccca.edu.tw archie.wide.ad.jp (*.jp)

archie.univ-rennes1.fr (*.fr)

(*.tw) archie.near.net

archie.au (*.au)

archie.nz

(*.nz) archie.belnet.be (*.be) archie.icm.edu.pl (*.pl)